X-Git-Url: https://git.rohieb.name/bachelor-thesis/written-stuff.git/blobdiff_plain/775e6043272712d56c091be5346cf837a754b294..cbbf1119f4b08f1a8d8eef497380c589778c5068:/Ausarbeitung/experiment2.tex

diff --git a/Ausarbeitung/experiment2.tex b/Ausarbeitung/experiment2.tex
index 08816c0..807b9f5 100644
--- a/Ausarbeitung/experiment2.tex
+++ b/Ausarbeitung/experiment2.tex
@@ -53,4 +53,4 @@ movements}
 results better than in experiment 1, very accurate for laminate floor, carpet
 floor more spread but still kind of in the middle and less deviation from ideal
 value.
-\todo{statistical values, stddev?}
+\todo{!!!}
\ No newline at end of file
