X-Git-Url: https://git.rohieb.name/bachelor-thesis/written-stuff.git/blobdiff_plain/e5a80049436ec5679c4283e096308abda9e05ca5..31c576ac200aa443984d141a393893acff4787e5:/Ausarbeitung/experiment3.tex

diff --git a/Ausarbeitung/experiment3.tex b/Ausarbeitung/experiment3.tex
index b357daf..409d562 100644
--- a/Ausarbeitung/experiment3.tex
+++ b/Ausarbeitung/experiment3.tex
@@ -9,7 +9,7 @@ stop. no mean correction.
 approach: correct slippage on the floor
 
 setup same as in experiment 1 and 2, application on netbook was
-"`soft\_start\_test"'.
+\prog{soft\_start\_test}.
 
 expectations \& were they fulfilled?
 
