X-Git-Url: https://git.rohieb.name/openwrt.git/blobdiff_plain/e64fdc9250243ee07a0f90c8e4204eff604446f5..a32ddc88aeb51c449aa79e0a689ec0aa3a4bbb17:/docs/network.tex

diff --git a/docs/network.tex b/docs/network.tex
index 2c65dd295..783db464d 100644
--- a/docs/network.tex
+++ b/docs/network.tex
@@ -159,4 +159,5 @@ config interface     "lan"
     option ifname    "eth0"
     option proto     "static"
     option ip6addr    "fe80::200:ff:fe00:0/64"
+    option ip6gw     "2001::DEAF:BEE:1"
 \end{Verbatim}
