\section{Zusammenfassung}
Die Sicherheit in eduroam findet durchgängig äber verschlässelte Protokolle oder Klartextprotokolle mit Hashwerten statt, so bei der Benutzerauthentifizierung über \acr{IEEE 802.1X} sowie dem dahinter geschalteten Verbund von \acr{RADIUS}-Servern in Form von gehashten Passwörtern. Ebenso findet bei der Benutzerauthentifizierung ebenso nicht nur eine Überprüfung des Benutzers, sondern auch des Anbieters statt, sodass Betrugsfälle sehr warscheinlich ausgeschlossen werden können. Die Abfrage von Benutzerattributen zur weitergehenden Authorisierung ist allerdings nur über Zugriffsnummern abgesichert, die ohne viel Aufwand durch Brute-Force-Angriffe gefälscht werden können, daher sind diese Abfragen nur wirklich sicher, sobald sie über anderweitig (z.~B. durch \acr{TLS}) gesicherte Leitungen erfolgen.
